2000 2005 2010 2015 2020 -2 0 2 4

Standard Deviation

1^{st} EOF Amplitude as of Apr.26,2024 SC %Var=41 SST %Var=36.3

0 0

0.5

1 deg C

0.25 m/s

1^{st} EOF map of SC (vectors) and SST (color)

Earth & Space Research

120E 160E 160W 120W 80W 20S 10S 0N 10N 20N

-1

0

1